From 8e4bff4cab0ddac6060645b0715210484d02ff40 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Yuval Adam <_@yuv.al>
Date: Wed, 30 Aug 2017 08:25:59 +0000
Subject: Initial file dump from open source release

---
 tools/power/cpupower/utils/idle_monitor/idle_monitors.def | 7 +++++++
 1 file changed, 7 insertions(+)
 create mode 100644 tools/power/cpupower/utils/idle_monitor/idle_monitors.def

(limited to 'tools/power/cpupower/utils/idle_monitor/idle_monitors.def')

diff --git a/tools/power/cpupower/utils/idle_monitor/idle_monitors.def b/tools/power/cpupower/utils/idle_monitor/idle_monitors.def
new file mode 100644
index 00000000..e3f8d9b2
--- /dev/null
+++ b/tools/power/cpupower/utils/idle_monitor/idle_monitors.def
@@ -0,0 +1,7 @@
+#if defined(__i386__) || defined(__x86_64__)
+DEF(amd_fam14h)
+DEF(intel_nhm)
+DEF(intel_snb)
+DEF(mperf)
+#endif
+DEF(cpuidle_sysfs)
-- 
cgit v1.3.1

